<!--
 * @description: ECharts仪表盘组件
 * @features:
 * 1. 可复用：支持在同一页面多次引用
 * 2. 响应式：页面缩放时自动调整大小
 * 3. 可配置：支持自定义各种属性和样式
 * 4. 数据驱动：支持通过props更新数据
 *
 * @example:
 * ```vue
 * <template>
 *   <div class="gauge-container">
 *     基本用法
 *     <GaugeChart :value="65" title="速度" unit="km/h" />
 *     
 *     自定义配置
 *     <GaugeChart
 *       :value="80"
 *       :min="0"
 *       :max="100"
 *       title="温度"
 *       unit="°C"
 *       :colors="['#36CFC9', '#FF7D00', '#F5222D']"
 *       width="300px"
 *       height="300px"
 *     />
 *   </div>
 * </template>
 *
 * <script>
 * import GaugeChart from '@/views/ledgerAssets/components/details/components/GaugeChart.vue';
 *
 * export default {
 *   components: {
 *     GaugeChart
 *   },
 *   data() {
 *     return {
 *       // 可以通过data属性动态更新图表数据
 *     };
 *   }
 * };
 * </script>
 * ```
 -->
<template>
  <l-echart  ref="chartRef" :style="{ width:width, height: height }"></l-echart >
</template>

<script>
// import * as echarts from 'echarts';
import * as echarts from '@/uni_modules/lime-echart/static/echarts.min'
export default {
  name: 'GaugeChart',
  props: {
    /**
     * 图表宽度
     * @default '100%'
     * @type {string}
     */
    width: {
      type: String,
      default: '100%'
    },
    /**
     * 图表高度
     * @default '300px'
     * @type {string}
     */
    height: {
      type: String,
      default: '300px'
    },
    /**
     * 当前值 - 仪表盘显示的数值
     * @required true
     * @type {number}
     */
    value: {
      type: Number,
      required: true
    },
    /**
     * 最小值 - 仪表盘的最小值范围
     * @default 0
     * @type {number}
     */
    min: {
      type: Number,
      default: 0
    },
    /**
     * 最大值 - 仪表盘的最大值范围
     * @default 100
     * @type {number}
     */
    max: {
      type: Number,
      default: 100
    },
    /**
     * 标题 - 仪表盘的标题文本
     * @default ''
     * @type {string}
     */
    title: {
      type: String,
      default: ''
    },
    /**
     * 单位 - 数值的单位
     * @default ''
     * @type {string}
     */
    unit: {
      type: String,
      default: ''
    },
    /**
     * 颜色配置 - 仪表盘颜色渐变区间
     * 数组长度决定了颜色分段数量
     * @default ['#5470C6', '#91CC75', '#FAC858', '#EE6666']
     * @type {Array<string>}
     */
    colors: {
      type: Array,
      default: () => ['#5470C6', '#5470C6', '#5470C6', '#5470C6']
    },
    /**
     * 分割线数量 - 仪表盘刻度线数量
     * @default 10
     * @type {number}
     */
    splitNumber: {
      type: Number,
      default: 10
    },
    /**
     * 自定义配置 - 直接覆盖ECharts配置项
     * 可以用于高级自定义
     * @default {}
     * @type {Object}
     */
    options: {
      type: Object,
      default: () => ({})
    }
  },
  data() {
    return {
      chartInstance: null
    };
  },
  mounted() {
    this.initChart();
    this.handleResize();
    window.addEventListener('resize', this.handleResize);
  },
  beforeDestroy() {
    window.removeEventListener('resize', this.handleResize);
    if (this.chartInstance) {
      this.chartInstance.dispose();
    }
  },
  watch: {
    value: {
      handler() {
        this.updateChart();
      },
      immediate: false
    },
    min: 'updateChart',
    max: 'updateChart',
    title: 'updateChart',
    unit: 'updateChart',
    colors: {
      handler() {
        this.updateChart();
      },
      deep: true
    },
    splitNumber: 'updateChart',
    options: {
      handler() {
        this.updateChart();
      },
      deep: true
    }
  },
  methods: {
    /**
     * 初始化图表实例
     * 创建ECharts实例并设置初始配置
     * @private
     */
    initChart() {
	
      if (!this.$refs.chartRef) return;
    
      // 创建唯一的实例以支持在同一页面多次引用
      // this.chartInstance = echarts.init(this.$refs.chartRef);
      this.updateChart();
    },
    
    /**
     * 更新图表数据和配置
     * 根据props中的最新数据重新渲染图表
     * @private
     */
    updateChart() {
      // if (!this.chartInstance) return;
      
      const option = {
        // 移除顶部标题，改为在底部显示
        backgroundColor: 'transparent',
        series: [
          {
            name: this.title || '',
            type: 'gauge',
            // startAngle: 180,
            // endAngle: 0,
            min: this.min,
            max: this.max,
            splitNumber: this.splitNumber,
            radius: '90%',
            center: ['50%', '50%'],
            itemStyle: {
              color: '#7a71ff',
              shadowColor: 'rgba(0,138,255,0.45)',
              shadowBlur: 10,
              shadowOffsetX: 2,
              shadowOffsetY: 2,
              borderCap: 'round'
            },
            progress: {
              show: true,
              roundCap: true,
              width: 12,
              itemStyle: {
                color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 1, 0, [
                  {
                    offset: 0,
                    color: '#15b4ff'
                  },
                  {
                    offset: 1,
                    color: '#716dff'
                  }
                ]),
                shadowColor: 'rgba(0,138,255,0.45)',
                shadowBlur: 10,
                shadowOffsetX: 2,
                shadowOffsetY: 2
              }
            },
            // progress: {
            //   show: true,
            //   width: 15,
            //   roundCap: true,
            // },
            // 优化仪表盘轴线样式 - 采用单一蓝色调
            axisLine: {
              lineStyle: {
                width: 12,
                roundCap: true,
                // color: this.calculateColorRanges(),
                // shadowBlur: 10,
                // shadowColor: 'rgba(84, 112, 198, 0.3)'
              }
            },
            // 优化指针样式 - 更细，蓝色
            pointer: {
              show: true,
              width: 5,
              length: '65%',
              itemStyle: {
                color: '#716dff',
                // borderWidth: 1,
                // borderType: 'solid',
                // borderColor: '#333'
              }
            },
            // 优化刻度线 - 更细、更短，分布在弧上
            axisTick: {
              show: false,
              distance: 0,
              length: 6,
              lineStyle: {
                color: '#666',
                width: 1
              }
            },
            // 优化分割线 - 与示例图保持一致
            splitLine: {
              distance: 0,
              length: 8,
              lineStyle: {
                color: '#5470C6',
                width: 2
              }
            },
            // 优化标签位置和样式
            axisLabel: {
              color: '#333',
              distance: 20,
              fontSize: 12,
              fontWeight: 'normal'
            },
            // 优化中心显示内容 - 居中显示数值
            detail: {
              valueAnimation: true,
              formatter: `{value}${this.unit}`,
              color: '#333',
              fontSize: 18,
              fontWeight: 'bold',
              offsetCenter: [0, '40%'],
              borderColor: 'transparent'
            },
            // 添加单位显示
            title: {
              offsetCenter: [0, '65%'],
              fontSize: 14,
              color: '#333',
              fontWeight: 'normal'
            },
            data: [
              {
                value: this.value,
                name: this.title
              }
            ]
          }
        ],
        // 合并自定义配置，允许用户覆盖默认设置
        ...this.options
      };
      this.$refs.chartRef.init(echarts, chart => {
        chart.setOption(option,true)
      })
      // 使用true参数强制更新所有配置项
      // this.chartInstance.setOption(option, true);
    },
    
    /**
     * 计算仪表盘颜色渐变范围
     * 根据最小值、最大值和颜色数组计算分段颜色区间
     * @private
     * @returns {Array<Array<number|string>>} 颜色范围数组
     */
    calculateColorRanges() {
      // 对于压力计等场景，使用单一蓝色调更合适
      // 但保持配置灵活性，允许用户自定义颜色
      const ranges = [];
      const step = (this.max - this.min) / this.colors.length;
      
      for (let i = 0; i < this.colors.length; i++) {
        ranges.push([
          this.min + step * i,
          this.min + step * (i + 1),
          this.colors[i]
        ]);
      }
      
      return ranges;
    },
    
    /**
     * 处理窗口大小变化
     * 当页面缩放时自动调整图表大小以保持显示正常
     * @private
     */
    handleResize() {
      if (this.chartInstance) {
        this.chartInstance.resize();
      }
    },
    
    /**
     * 手动触发重绘
     * 提供给父组件调用的公共方法，用于强制刷新图表
     * @public
     */
    redraw() {
   
      if (!this.chartInstance) {
        this.initChart();
      } else {
        this.updateChart();
      }
    }
  }
};
</script>

<style scoped>
:deep(.echarts) {
  width: 100%;
  height: 100%;
}
</style>